NAME         PESHRINK WINDOWCOMPAT

DESCRIPTION  'Win32 PE Shrinker'

CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

EXETYPE      WINDOWS

HEAPSIZE     131072
STACKSIZE    131072
